
diff -r 16e4b9007960 -r f5508c13dfe0 bluetoothappprofiles/avrcp/batterystatusapi/eabi/remconbatterystatusapiu.def
--- a/bluetoothappprofiles/avrcp/batterystatusapi/eabi/remconbatterystatusapiu.def	Wed Oct 13 13:15:31 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN23CRemConBatteryApiTarget4NewLER24CRemConInterfaceSelectorR28MRemConBatteryTargetObserver @1 NONAME
-	_ZN23CRemConBatteryApiTargetD0Ev @2 NONAME
-	_ZN23CRemConBatteryApiTargetD1Ev @3 NONAME
-	_ZN23CRemConBatteryApiTargetD2Ev @4 NONAME




