
diff -r e3cdd00b5ae3 -r 27fe719c32e6 camappengine/StillConverter/Bmarm/CAESTILLCONVERTERU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/camappengine/StillConverter/Bmarm/CAESTILLCONVERTERU.DEF	Wed Sep 01 12:23:23 2010 +0100
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	"_._16CCaeStillEncoder" @ 1 NONAME R3UNUSED ; CCaeStillEncoder::~CCaeStillEncoder(void)
+	Cleanup__16CCaeStillEncoder @ 2 NONAME R3UNUSED ; CCaeStillEncoder::Cleanup(void)
+	CompressionQuality__C16CCaeStillEncoder @ 3 NONAME R3UNUSED ; CCaeStillEncoder::CompressionQuality(void) const
+	ConvertCFbsBitmapToHBufC8L__16CCaeStillEncoderP10CFbsBitmapQ216CCaeStillEncoder13TTargetFormat @ 4 NONAME R3UNUSED ; CCaeStillEncoder::ConvertCFbsBitmapToHBufC8L(CFbsBitmap *, CCaeStillEncoder::TTargetFormat)
+	ConvertHBufC8ToCFbsBitmapL__16CCaeStillDecoderP6HBufC812TDisplayModeRC5TSizeT3 @ 5 NONAME ; CCaeStillDecoder::ConvertHBufC8ToCFbsBitmapL(HBufC8 *, TDisplayMode, TSize const &, TSize const &)
+	NewL__16CCaeStillDecoder @ 6 NONAME R3UNUSED ; CCaeStillDecoder::NewL(void)
+	NewL__16CCaeStillEncoder @ 7 NONAME R3UNUSED ; CCaeStillEncoder::NewL(void)
+	SetCompressionQuality__16CCaeStillEncoderi @ 8 NONAME R3UNUSED ; CCaeStillEncoder::SetCompressionQuality(int)
+	SetObserver__16CCaeStillDecoderP24MCaeStillDecoderObserver @ 9 NONAME R3UNUSED ; CCaeStillDecoder::SetObserver(MCaeStillDecoderObserver *)
+	SetObserver__16CCaeStillEncoderP24MCaeStillEncoderObserver @ 10 NONAME R3UNUSED ; CCaeStillEncoder::SetObserver(MCaeStillEncoderObserver *)
+	"_._16CCaeStillDecoder" @ 11 NONAME R3UNUSED ; CCaeStillDecoder::~CCaeStillDecoder(void)
+	Cleanup__16CCaeStillDecoder @ 12 NONAME R3UNUSED ; CCaeStillDecoder::Cleanup(void)
+




