
diff -r 34024902876b -r 50d5061ee01e camappengine/StillConverter/Bwins/CAESTILLCONVERTERU.DEF
--- a/camappengine/StillConverter/Bwins/CAESTILLCONVERTERU.DEF	Fri Mar 19 09:33:47 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,14 +0,0 @@
-EXPORTS
-	??1CCaeStillDecoder@@UAE@XZ @ 1 NONAME ; public: virtual __thiscall CCaeStillDecoder::~CCaeStillDecoder(void)
-	??1CCaeStillEncoder@@UAE@XZ @ 2 NONAME ; public: virtual __thiscall CCaeStillEncoder::~CCaeStillEncoder(void)
-	?Cleanup@CCaeStillDecoder@@QAEXXZ @ 3 NONAME ; public: void __thiscall CCaeStillDecoder::Cleanup(void)
-	?Cleanup@CCaeStillEncoder@@QAEXXZ @ 4 NONAME ; public: void __thiscall CCaeStillEncoder::Cleanup(void)
-	?CompressionQuality@CCaeStillEncoder@@QBEHXZ @ 5 NONAME ; public: int __thiscall CCaeStillEncoder::CompressionQuality(void)const 
-	?ConvertCFbsBitmapToHBufC8L@CCaeStillEncoder@@QAEXPAVCFbsBitmap@@W4TTargetFormat@1@@Z @ 6 NONAME ; public: void __thiscall CCaeStillEncoder::ConvertCFbsBitmapToHBufC8L(class CFbsBitmap *,enum CCaeStillEncoder::TTargetFormat)
-	?ConvertHBufC8ToCFbsBitmapL@CCaeStillDecoder@@QAEXPAVHBufC8@@W4TDisplayMode@@ABVTSize@@2@Z @ 7 NONAME ; public: void __thiscall CCaeStillDecoder::ConvertHBufC8ToCFbsBitmapL(class HBufC8 *,enum TDisplayMode,class TSize const &,class TSize const &)
-	?NewL@CCaeStillDecoder@@SAPAV1@XZ @ 8 NONAME ; public: static class CCaeStillDecoder * __cdecl CCaeStillDecoder::NewL(void)
-	?NewL@CCaeStillEncoder@@SAPAV1@XZ @ 9 NONAME ; public: static class CCaeStillEncoder * __cdecl CCaeStillEncoder::NewL(void)
-	?SetCompressionQuality@CCaeStillEncoder@@QAEXH@Z @ 10 NONAME ; public: void __thiscall CCaeStillEncoder::SetCompressionQuality(int)
-	?SetObserver@CCaeStillDecoder@@QAEXPAVMCaeStillDecoderObserver@@@Z @ 11 NONAME ; public: void __thiscall CCaeStillDecoder::SetObserver(class MCaeStillDecoderObserver *)
-	?SetObserver@CCaeStillEncoder@@QAEXPAVMCaeStillEncoderObserver@@@Z @ 12 NONAME ; public: void __thiscall CCaeStillEncoder::SetObserver(class MCaeStillEncoderObserver *)
-




