
diff -r 34024902876b -r 50d5061ee01e camappengine/asynchfilesavequeue/eabi/AsynchFSQu.def
--- a/camappengine/asynchfilesavequeue/eabi/AsynchFSQu.def	Fri Mar 19 09:33:47 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,16 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN10CAsynchFSQ11ActionsLeftEv @ 1 NONAME
-	_ZN10CAsynchFSQ11SetCallbackEP18MAsynchFSQObserver @ 2 NONAME
-	_ZN10CAsynchFSQ14SaveAndDestroyER6TDesC8RK7TDesC16i @ 3 NONAME
-	_ZN10CAsynchFSQ11SetPriorityEi @ 4 NONAME
-	_ZN10CAsynchFSQ14SetManualStartEi @ 5 NONAME
-	_ZN10CAsynchFSQ2GoEv @ 6 NONAME
-	_ZN10CAsynchFSQ4NewLEv @ 7 NONAME
-	_ZN10CAsynchFSQ6DeleteERK7TDesC16 @ 8 NONAME
-	_ZN10CAsynchFSQ6RenameERK7TDesC16S2_ @ 9 NONAME
-	_ZTI10CAsynchFSQ @ 10 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI14CAsynchFSQAtom @ 11 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV10CAsynchFSQ @ 12 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV14CAsynchFSQAtom @ 13 NONAME ; #<VT>#
-	_ZN10CAsynchFSQ6CancelEv @ 14 NONAME
-




