
diff -r 000000000000 -r 9b3e960ffc8a camcordermmfplugin/filecomposer/Bmarm/CAMC3GPSINKU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/camcordermmfplugin/filecomposer/Bmarm/CAMC3GPSINKU.DEF	Thu Dec 17 08:51:24 2009 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	NewL__16CCamC3GPDataSinkP20M3GPDataSinkObserver @ 1 NONAME R3UNUSED ; CCamC3GPDataSink::NewL(M3GPDataSinkObserver *)
+




