
diff -r 000000000000 -r 2f259fa3e83a uifw/EikStd/bwins/EIKALERTU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/uifw/EikStd/bwins/EIKALERTU.DEF	Tue Feb 02 01:00:49 2010 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	??0CEikAlarmControl@@QAE@PAVCEikAlmControlSupervisor@@PAVCEikServAppUiBase@@@Z @ 1 NONAME ; CEikAlarmControl::CEikAlarmControl(class CEikAlmControlSupervisor *, class CEikServAppUiBase *)
+	??1CEikAlarmControl@@UAE@XZ @ 2 NONAME ; CEikAlarmControl::~CEikAlarmControl(void)
+	?ConstructL@CEikAlarmControl@@QAEXXZ @ 3 NONAME ; void CEikAlarmControl::ConstructL(void)
+




