
diff -r 7165f928e888 -r 31c16e0c5e3e classicui_plat/buttons_api/tsrc/eabi/testsdkbuttonsu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/classicui_plat/buttons_api/tsrc/eabi/testsdkbuttonsu.def	Wed Aug 18 10:02:14 2010 +0300
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI14CButtonControl @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CTestCmdBtBase @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CTestButtonBase @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV14CButtonControl @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CTestCmdBtBase @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CTestButtonBase @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




