
diff -r 7165f928e888 -r 31c16e0c5e3e classicui_plat/labels_api/tsrc/eabi/testsdklabelsu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/classicui_plat/labels_api/tsrc/eabi/testsdklabelsu.def	Wed Aug 18 10:02:14 2010 +0300
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI19CTestSDKLabelsLabel @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI38CTestSDKLabelsSubAknPictographCallBack @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV19CTestSDKLabelsLabel @ 4 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV38CTestSDKLabelsSubAknPictographCallBack @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTI18CTestSDKLabelsView @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI23CTestSDKLabelsContainer @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV18CTestSDKLabelsView @ 8 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV23CTestSDKLabelsContainer @ 9 NONAME ; #<VT>#
+




