
diff -r 7165f928e888 -r 31c16e0c5e3e classicui_plat/tabs_api/tsrc/eabi/testsdktabgrpu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/classicui_plat/tabs_api/tsrc/eabi/testsdktabgrpu.def	Wed Aug 18 10:02:14 2010 +0300
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI16CTestTabsControl @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV16CTestTabsControl @ 3 NONAME ; #<VT>#
+




