
diff -r 2f259fa3e83a -r 3320e4e6e8bb classicui_pub/screen_saver_api/tsrc/eabi/testsdkscreensaveru.def
--- a/classicui_pub/screen_saver_api/tsrc/eabi/testsdkscreensaveru.def	Tue Feb 02 01:00:49 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-




