
diff -r 512f698a535d -r 484cb5040995 classicui_plat/common_file_dialogs_filter_factory_api/tsrc/bwins/testdomcfdfilterfactoryu.def
--- a/classicui_plat/common_file_dialogs_filter_factory_api/tsrc/bwins/testdomcfdfilterfactoryu.def	Mon Jun 21 22:36:19 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?LibEntryL@@YAPAVCScriptBase@@AAVCTestModuleIf@@@Z @ 1 NONAME ; class CScriptBase * LibEntryL(class CTestModuleIf &)
-




