
diff -r 512f698a535d -r 484cb5040995 classicui_pub/common_file_dialogs_api/tsrc/eabi/testsdkcfdu.def
--- a/classicui_pub/common_file_dialogs_api/tsrc/eabi/testsdkcfdu.def	Mon Jun 21 22:36:19 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,11 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-	_ZTI12CTestControl @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI20CTestSettingItemList @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI30CTestSettingItemListMultiDrive @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI37CTestSDKCFDMAknMemorySelectionOberver @ 5 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV12CTestControl @ 6 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV20CTestSettingItemList @ 7 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV30CTestSettingItemListMultiDrive @ 8 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV37CTestSDKCFDMAknMemorySelectionOberver @ 9 NONAME ; #<VT>#
-




