
diff -r 6b5204869ed5 -r 89c890c70182 psln/PslnLibraryLoaders/EABI/pslnxnclientloaderU.DEF
--- a/psln/PslnLibraryLoaders/EABI/pslnxnclientloaderU.DEF	Fri Jun 25 18:53:58 2010 +0800
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z12GateFunctionv @ 1 NONAME
-	_ZTI19CPslnXNClientLoader @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV19CPslnXNClientLoader @ 3 NONAME ; #<VT>#
-




