
diff -r aecbbf00d063 -r d48ab3b357f1 classicui_pub/slider_api/tsrc/eabi/testsdkslideru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/classicui_pub/slider_api/tsrc/eabi/testsdkslideru.def	Wed Sep 01 12:16:19 2010 +0100
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI11CSliderView @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CTestAknSlider @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CSliderContainer @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CSliderView @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CTestAknSlider @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CSliderContainer @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




