EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI18CVolumeControlView @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI23CVolumeControlContainer @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV18CVolumeControlView @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV23CVolumeControlContainer @ 5 NONAME ; #<VT>#

