EXPORTS
	_ZN16CEikAlarmControl10ConstructLEv @ 1 NONAME
	_ZN16CEikAlarmControlC1EP24CEikAlmControlSupervisorP17CEikServAppUiBase @ 2 NONAME
	_ZN16CEikAlarmControlC2EP24CEikAlmControlSupervisorP17CEikServAppUiBase @ 3 NONAME
	_ZN16CEikAlarmControlD0Ev @ 4 NONAME
	_ZN16CEikAlarmControlD1Ev @ 5 NONAME
	_ZN16CEikAlarmControlD2Ev @ 6 NONAME
	_ZTI16CEikAlarmControl @ 7 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV16CEikAlarmControl @ 8 NONAME ; #<VT>#

