EXPORTS
	__14CEikInfoDialogRC7TDesC16T1Q214CEikInfoDialog9TExitKeys @ 1 NONAME ; CEikInfoDialog::CEikInfoDialog(TDesC16 const &, TDesC16 const &, CEikInfoDialog::TExitKeys)
	InitializeL__15CEikCDlgLibrary @ 2 NONAME R3UNUSED ; CEikCDlgLibrary::InitializeL(void)
	NewL__21CEikCDlgDialogFactory @ 3 NONAME R3UNUSED ; CEikCDlgDialogFactory::NewL(void)
	RequestInfoDialogL__15CEikCDlgLibrary @ 4 NONAME R3UNUSED ; CEikCDlgLibrary::RequestInfoDialogL(void)
	RequestQueryDialogL__15CEikCDlgLibrary @ 5 NONAME R3UNUSED ; CEikCDlgLibrary::RequestQueryDialogL(void)
	ResourceFile__15CEikCDlgLibrary @ 6 NONAME R3UNUSED ; CEikCDlgLibrary::ResourceFile(void)
	RunDlgLD__14CEikInfoDialogRC7TDesC16T1Q214CEikInfoDialog9TExitKeys @ 7 NONAME R3UNUSED ; CEikInfoDialog::RunDlgLD(TDesC16 const &, TDesC16 const &, CEikInfoDialog::TExitKeys)
	ControlFactory__15CEikCDlgLibrary @ 8 NONAME R3UNUSED ; CEikCDlgLibrary::ControlFactory(void)
	CEikDialog_Reserved_2__14CEikInfoDialog @ 9 NONAME R3UNUSED ; CEikInfoDialog::CEikDialog_Reserved_2(void)
	CEikDialog_Reserved_1__14CEikInfoDialog @ 10 NONAME R3UNUSED ; CEikInfoDialog::CEikDialog_Reserved_1(void)

