EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI19CTestSDKLabelsLabel @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI38CTestSDKLabelsSubAknPictographCallBack @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV19CTestSDKLabelsLabel @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV38CTestSDKLabelsSubAknPictographCallBack @ 5 NONAME ; #<VT>#
	_ZTI18CTestSDKLabelsView @ 6 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI23CTestSDKLabelsContainer @ 7 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV18CTestSDKLabelsView @ 8 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV23CTestSDKLabelsContainer @ 9 NONAME ; #<VT>#

