EXPORTS
	ConstructL__16CEikAlarmControl @ 1 NONAME R3UNUSED ; CEikAlarmControl::ConstructL(void)
	"_._16CEikAlarmControl" @ 2 NONAME R3UNUSED ; CEikAlarmControl::~CEikAlarmControl(void)
	__16CEikAlarmControlP24CEikAlmControlSupervisorP17CEikServAppUiBase @ 3 NONAME R3UNUSED ; CEikAlarmControl::CEikAlarmControl(CEikAlmControlSupervisor *, CEikServAppUiBase *)

