
diff -r 6369bfd1b60d -r 08b5eae9f9ff homesync/contentmanager/cmserver/cmfillmanager/eabi/cmfillmanageru.def
--- a/homesync/contentmanager/cmserver/cmfillmanager/eabi/cmfillmanageru.def	Mon Nov 01 13:44:24 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,6 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN20CmFillManagerFactory15NewFillManagerLEP18MCmServiceObserverR11CMdESessionP9CCmDmMainP9CCmMmMain @ 1 NONAME
-	_ZN20CmFillManagerFactory16NewFillManagerLCEP18MCmServiceObserverR11CMdESessionP9CCmDmMainP9CCmMmMain @ 2 NONAME
-	_ZTI9CCmFmMain @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV9CCmFmMain @ 4 NONAME ; #<VT>#
-




