
diff -r 6369bfd1b60d -r 08b5eae9f9ff homesync/contentmanager/cmserver/cmmemorymanager/eabi/cmmemorymanageru.def
--- a/homesync/contentmanager/cmserver/cmmemorymanager/eabi/cmmemorymanageru.def	Mon Nov 01 13:44:24 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,20 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN9CCmMmMain11SetObserverER13MCmMmObserver @ 1 NONAME
-	_ZN9CCmMmMain12DeleteFilesLER12CDesC16Array @ 2 NONAME
-	_ZN9CCmMmMain13ShrinkImagesLER12CDesC16Array @ 3 NONAME
-	_ZN9CCmMmMain22SetQuotaListenerStateLEi @ 4 NONAME
-	_ZN9CCmMmMain4NewLER9CCmDmMain @ 5 NONAME
-	_ZN9CCmMmMain5NewLCER9CCmDmMain @ 6 NONAME
-	_ZN9CCmMmMain6CancelEv @ 7 NONAME
-	_ZN9CCmMmMainD0Ev @ 8 NONAME
-	_ZN9CCmMmMainD1Ev @ 9 NONAME
-	_ZN9CCmMmMainD2Ev @ 10 NONAME
-	_ZTI13CCmMmShrinker @ 11 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI18CCmMmQuotaListener @ 12 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI26CCmMmImageMetadataResolver @ 13 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI9CCmMmMain @ 14 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV13CCmMmShrinker @ 15 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV18CCmMmQuotaListener @ 16 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV26CCmMmImageMetadataResolver @ 17 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV9CCmMmMain @ 18 NONAME ; #<VT>#
-




