
diff -r 6369bfd1b60d -r 08b5eae9f9ff homesync/contentmanager/cmserver/cmstoremanager/eabi/cmstoremanageru.def
--- a/homesync/contentmanager/cmserver/cmstoremanager/eabi/cmstoremanageru.def	Mon Nov 01 13:44:24 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN21CmStoreManagerFactory16NewStoreManagerLEP18MCmServiceObserverR11CMdESessionP9CCmDmMainP9CCmMmMain @ 1 NONAME
-	_ZN21CmStoreManagerFactory17NewStoreManagerLCEP18MCmServiceObserverR11CMdESessionP9CCmDmMainP9CCmMmMain @ 2 NONAME
-	_ZTI26CCmSmContentChangeObserver @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI9CCmSmMain @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV26CCmSmContentChangeObserver @ 5 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV9CCmSmMain @ 6 NONAME ; #<VT>#
-




