
diff -r 6369bfd1b60d -r 08b5eae9f9ff upnpharvester/cdssync/cdssynclib/eabi/cdssyncu.def
--- a/upnpharvester/cdssync/cdssynclib/eabi/cdssyncu.def	Mon Nov 01 13:44:24 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,16 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN8CCdsSync10ChunkCountEv @ 1 NONAME
-	_ZN8CCdsSync14SetSearchIndexEi @ 2 NONAME
-	_ZN8CCdsSync18ProcessedItemCountEv @ 3 NONAME
-	_ZN8CCdsSync22NotifySourceDataAddedLEi @ 4 NONAME
-	_ZN8CCdsSync4NewLEv @ 5 NONAME
-	_ZN8CCdsSync5InitLER13RPointerArrayI6HBufC8ERKiR16MCdsSyncObserveri @ 6 NONAME
-	_ZN8CCdsSync5NewLCEv @ 7 NONAME
-	_ZN8CCdsSync6ResetLEv @ 8 NONAME
-	_ZTI12CCdsSyncImpl @ 9 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI13CCdsSyncSqlAo @ 10 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI8CCdsSync @ 11 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV12CCdsSyncImpl @ 12 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV13CCdsSyncSqlAo @ 13 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV8CCdsSync @ 14 NONAME ; #<VT>#
-




