
diff -r 6369bfd1b60d -r 08b5eae9f9ff upnpsettings/upnpsharingui/EABI/upnpsharinguiu.def
--- a/upnpsettings/upnpsharingui/EABI/upnpsharinguiu.def	Mon Nov 01 13:44:24 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN25CUPnPAppFileSharingDialog4NewLEiR22CUPnPFileSharingEngine @ 1 NONAME
-	_ZTI25CUPnPAppFileSharingDialog @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV25CUPnPAppFileSharingDialog @ 3 NONAME ; #<VT>#
-	_ZN25CUPnPAppFileSharingDialog22ExecuteSharingDialogLDEv @ 4 NONAME
-	_ZN25CUPnPAppFileSharingDialog22UpdateFileSharingListLEv @ 5 NONAME
-




