
diff -r 7e4c5a2ff1a2 -r 5fd52a2e21b0 gssettingsuis/Gs/EABI/GSServerEngineU.DEF
--- a/gssettingsuis/Gs/EABI/GSServerEngineU.DEF	Fri May 14 16:07:47 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,24 +0,0 @@
-EXPORTS
-	0 @ 1 ABSENT
-	_ZN15CGSServerEngine12AspectRatioLEv @ 2 NONAME
-	_ZN15CGSServerEngine12SetTvSystemLEi @ 3 NONAME
-	0 @ 4 ABSENT
-	_ZN15CGSServerEngine14FlickerFilterLEv @ 5 NONAME
-	_ZN15CGSServerEngine15SetAspectRatioLEi @ 6 NONAME
-	_ZN15CGSServerEngine17SetFlickerFilterLEi @ 7 NONAME
-	_ZN15CGSServerEngine4NewLEv @ 8 NONAME
-	_ZN15CGSServerEngine5NewLCEv @ 9 NONAME
-	_ZN15CGSServerEngine9TvSystemLEv @ 10 NONAME
-	_ZN15CGSServerEngineD0Ev @ 11 NONAME
-	_ZN15CGSServerEngineD1Ev @ 12 NONAME
-	_ZN15CGSServerEngineD2Ev @ 13 NONAME
-	_ZN15RGSServerClient5CloseEv @ 14 NONAME
-	_ZN15RGSServerClient7ConnectEv @ 15 NONAME
-	_ZN15RGSServerClientC1Ev @ 16 NONAME
-	_ZN15RGSServerClientC2Ev @ 17 NONAME
-	0 @ 18 ABSENT
-	0 @ 19 ABSENT
-	0 @ 20 ABSENT
-	0 @ 21 ABSENT
-	0 @ 22 ABSENT
-




