
diff -r 8ee96d21d9bf -r 7e0eff37aedb gsprofilesrv_plat/settings_plugin_api/tsrc/SettingsPluginApiTest/eabi/SettingsPluginApiTestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/gsprofilesrv_plat/settings_plugin_api/tsrc/SettingsPluginApiTest/eabi/SettingsPluginApiTestu.def	Wed Sep 01 12:20:44 2010 +0100
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI13CTestGSPlugin @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13CTestGSPlugin @ 3 NONAME ; #<VT>#
+




