EXPORTS
	gst_audio_buffer_clip @ 1 NONAME
	gst_audio_channel_position_get_type @ 2 NONAME
	gst_audio_check_channel_positions @ 3 NONAME
	gst_audio_clock_adjust @ 4 NONAME
	gst_audio_clock_get_time @ 5 NONAME
	gst_audio_clock_get_type @ 6 NONAME
	gst_audio_clock_new @ 7 NONAME
	gst_audio_clock_reset @ 8 NONAME
	gst_audio_default_registry_mixer_filter @ 9 NONAME
	gst_audio_duration_from_pad_buffer @ 10 NONAME
	gst_audio_filter_class_add_pad_templates @ 11 NONAME
	gst_audio_filter_get_type @ 12 NONAME
	gst_audio_fixate_channel_positions @ 13 NONAME
	gst_audio_frame_byte_size @ 14 NONAME
	gst_audio_frame_length @ 15 NONAME
	gst_audio_get_channel_positions @ 16 NONAME
	gst_audio_is_buffer_framed @ 17 NONAME
	gst_audio_set_caps_channel_positions_list @ 18 NONAME
	gst_audio_set_channel_positions @ 19 NONAME
	gst_audio_set_structure_channel_positions_list @ 20 NONAME
	gst_audio_sink_get_type @ 21 NONAME
	gst_audio_src_get_type @ 22 NONAME
	gst_audio_structure_set_int @ 23 NONAME
	gst_base_audio_sink_create_ringbuffer @ 24 NONAME
	gst_base_audio_sink_get_provide_clock @ 25 NONAME
	gst_base_audio_sink_get_slave_method @ 26 NONAME
	gst_base_audio_sink_get_type @ 27 NONAME
	gst_base_audio_sink_set_provide_clock @ 28 NONAME
	gst_base_audio_sink_set_slave_method @ 29 NONAME
	gst_base_audio_sink_slave_method_get_type @ 30 NONAME
	gst_base_audio_src_create_ringbuffer @ 31 NONAME
	gst_base_audio_src_get_provide_clock @ 32 NONAME
	gst_base_audio_src_get_slave_method @ 33 NONAME
	gst_base_audio_src_get_type @ 34 NONAME
	gst_base_audio_src_set_provide_clock @ 35 NONAME
	gst_base_audio_src_set_slave_method @ 36 NONAME
	gst_base_audio_src_slave_method_get_type @ 37 NONAME
	gst_buffer_format_get_type @ 38 NONAME
	gst_buffer_format_type_get_type @ 39 NONAME
	gst_ring_buffer_acquire @ 40 NONAME
	gst_ring_buffer_activate @ 41 NONAME
	gst_ring_buffer_advance @ 42 NONAME
	gst_ring_buffer_clear @ 43 NONAME
	gst_ring_buffer_clear_all @ 44 NONAME
	gst_ring_buffer_close_device @ 45 NONAME
	gst_ring_buffer_commit @ 46 NONAME
	gst_ring_buffer_commit_full @ 47 NONAME
	gst_ring_buffer_convert @ 48 NONAME
	gst_ring_buffer_debug_spec_buff @ 49 NONAME
	gst_ring_buffer_debug_spec_caps @ 50 NONAME
	gst_ring_buffer_delay @ 51 NONAME
	gst_ring_buffer_device_is_open @ 52 NONAME
	gst_ring_buffer_get_type @ 53 NONAME
	gst_ring_buffer_is_acquired @ 54 NONAME
	gst_ring_buffer_is_active @ 55 NONAME
	gst_ring_buffer_may_start @ 56 NONAME
	gst_ring_buffer_open_device @ 57 NONAME
	gst_ring_buffer_parse_caps @ 58 NONAME
	gst_ring_buffer_pause @ 59 NONAME
	gst_ring_buffer_prepare_read @ 60 NONAME
	gst_ring_buffer_read @ 61 NONAME
	gst_ring_buffer_release @ 62 NONAME
	gst_ring_buffer_samples_done @ 63 NONAME
	gst_ring_buffer_seg_state_get_type @ 64 NONAME
	gst_ring_buffer_set_callback @ 65 NONAME
	gst_ring_buffer_set_flushing @ 66 NONAME
	gst_ring_buffer_set_sample @ 67 NONAME
	gst_ring_buffer_start @ 68 NONAME
	gst_ring_buffer_state_get_type @ 69 NONAME
	gst_ring_buffer_stop @ 70 NONAME

