EXPORTS
	_GST_PLUGIN_DESC @ 1 NONAME
	gst_video_scale_get_type @ 2 NONAME
	vs_4tap_init @ 3 NONAME
	vs_image_scale_4tap_RGB @ 4 NONAME
	vs_image_scale_4tap_RGB555 @ 5 NONAME
	vs_image_scale_4tap_RGB565 @ 6 NONAME
	vs_image_scale_4tap_RGBA @ 7 NONAME
	vs_image_scale_4tap_UYVY @ 8 NONAME
	vs_image_scale_4tap_Y @ 9 NONAME
	vs_image_scale_4tap_Y16 @ 10 NONAME
	vs_image_scale_4tap_YUYV @ 11 NONAME
	vs_image_scale_linear_RGB @ 12 NONAME
	vs_image_scale_linear_RGB555 @ 13 NONAME
	vs_image_scale_linear_RGB565 @ 14 NONAME
	vs_image_scale_linear_RGBA @ 15 NONAME
	vs_image_scale_linear_UYVY @ 16 NONAME
	vs_image_scale_linear_Y @ 17 NONAME
	vs_image_scale_linear_Y16 @ 18 NONAME
	vs_image_scale_linear_YUYV @ 19 NONAME
	vs_image_scale_nearest_RGB @ 20 NONAME
	vs_image_scale_nearest_RGB555 @ 21 NONAME
	vs_image_scale_nearest_RGB565 @ 22 NONAME
	vs_image_scale_nearest_RGBA @ 23 NONAME
	vs_image_scale_nearest_UYVY @ 24 NONAME
	vs_image_scale_nearest_Y @ 25 NONAME
	vs_image_scale_nearest_Y16 @ 26 NONAME
	vs_image_scale_nearest_YUYV @ 27 NONAME
	vs_scanline_downsample_RGB @ 28 NONAME
	vs_scanline_downsample_RGB555 @ 29 NONAME
	vs_scanline_downsample_RGB565 @ 30 NONAME
	vs_scanline_downsample_RGBA @ 31 NONAME
	vs_scanline_downsample_UYVY @ 32 NONAME
	vs_scanline_downsample_Y @ 33 NONAME
	vs_scanline_downsample_Y16 @ 34 NONAME
	vs_scanline_downsample_YUYV @ 35 NONAME
	vs_scanline_merge_4tap_RGB @ 36 NONAME
	vs_scanline_merge_4tap_RGB555 @ 37 NONAME
	vs_scanline_merge_4tap_RGB565 @ 38 NONAME
	vs_scanline_merge_4tap_RGBA @ 39 NONAME
	vs_scanline_merge_4tap_UYVY @ 40 NONAME
	vs_scanline_merge_4tap_Y @ 41 NONAME
	vs_scanline_merge_4tap_Y16 @ 42 NONAME
	vs_scanline_merge_4tap_YUYV @ 43 NONAME
	vs_scanline_merge_linear_RGB @ 44 NONAME
	vs_scanline_merge_linear_RGB555 @ 45 NONAME
	vs_scanline_merge_linear_RGB565 @ 46 NONAME
	vs_scanline_merge_linear_RGBA @ 47 NONAME
	vs_scanline_merge_linear_UYVY @ 48 NONAME
	vs_scanline_merge_linear_Y @ 49 NONAME
	vs_scanline_merge_linear_Y16 @ 50 NONAME
	vs_scanline_merge_linear_YUYV @ 51 NONAME
	vs_scanline_resample_4tap_RGB @ 52 NONAME
	vs_scanline_resample_4tap_RGB555 @ 53 NONAME
	vs_scanline_resample_4tap_RGB565 @ 54 NONAME
	vs_scanline_resample_4tap_RGBA @ 55 NONAME
	vs_scanline_resample_4tap_UYVY @ 56 NONAME
	vs_scanline_resample_4tap_Y @ 57 NONAME
	vs_scanline_resample_4tap_Y16 @ 58 NONAME
	vs_scanline_resample_4tap_YUYV @ 59 NONAME
	vs_scanline_resample_linear_RGB @ 60 NONAME
	vs_scanline_resample_linear_RGB555 @ 61 NONAME
	vs_scanline_resample_linear_RGB565 @ 62 NONAME
	vs_scanline_resample_linear_RGBA @ 63 NONAME
	vs_scanline_resample_linear_UYVY @ 64 NONAME
	vs_scanline_resample_linear_Y @ 65 NONAME
	vs_scanline_resample_linear_Y16 @ 66 NONAME
	vs_scanline_resample_linear_YUYV @ 67 NONAME
	vs_scanline_resample_nearest_RGB @ 68 NONAME
	vs_scanline_resample_nearest_RGB555 @ 69 NONAME
	vs_scanline_resample_nearest_RGB565 @ 70 NONAME
	vs_scanline_resample_nearest_RGBA @ 71 NONAME
	vs_scanline_resample_nearest_UYVY @ 72 NONAME
	vs_scanline_resample_nearest_Y @ 73 NONAME
	vs_scanline_resample_nearest_Y16 @ 74 NONAME
	vs_scanline_resample_nearest_YUYV @ 75 NONAME

