EXPORTS
	gst_adapter_available @ 1 NONAME
	gst_adapter_available_fast @ 2 NONAME
	gst_adapter_clear @ 3 NONAME
	gst_adapter_copy @ 4 NONAME
	gst_adapter_flush @ 5 NONAME
	gst_adapter_get_type @ 6 NONAME
	gst_adapter_new @ 7 NONAME
	gst_adapter_peek @ 8 NONAME
	gst_adapter_push @ 9 NONAME
	gst_adapter_take @ 10 NONAME
	gst_adapter_take_buffer @ 11 NONAME
	gst_base_sink_get_last_buffer @ 12 NONAME
	gst_base_sink_get_latency @ 13 NONAME
	gst_base_sink_get_max_lateness @ 14 NONAME
	gst_base_sink_get_sync @ 15 NONAME
	gst_base_sink_get_ts_offset @ 16 NONAME
	gst_base_sink_get_type @ 17 NONAME
	gst_base_sink_is_async_enabled @ 18 NONAME
	gst_base_sink_is_qos_enabled @ 19 NONAME
	gst_base_sink_query_latency @ 20 NONAME
	gst_base_sink_set_async_enabled @ 21 NONAME
	gst_base_sink_set_max_lateness @ 22 NONAME
	gst_base_sink_set_qos_enabled @ 23 NONAME
	gst_base_sink_set_sync @ 24 NONAME
	gst_base_sink_set_ts_offset @ 25 NONAME
	gst_base_sink_wait_eos @ 26 NONAME
	gst_base_sink_wait_preroll @ 27 NONAME
	gst_base_src_get_do_timestamp @ 28 NONAME
	gst_base_src_get_type @ 29 NONAME
	gst_base_src_is_live @ 30 NONAME
	gst_base_src_query_latency @ 31 NONAME
	gst_base_src_set_do_timestamp @ 32 NONAME
	gst_base_src_set_format @ 33 NONAME
	gst_base_src_set_live @ 34 NONAME
	gst_base_src_wait_playing @ 35 NONAME
	gst_base_transform_get_type @ 36 NONAME
	gst_base_transform_is_in_place @ 37 NONAME
	gst_base_transform_is_passthrough @ 38 NONAME
	gst_base_transform_is_qos_enabled @ 39 NONAME
	gst_base_transform_set_gap_aware @ 40 NONAME
	gst_base_transform_set_in_place @ 41 NONAME
	gst_base_transform_set_passthrough @ 42 NONAME
	gst_base_transform_set_qos_enabled @ 43 NONAME
	gst_base_transform_update_qos @ 44 NONAME
	gst_collect_pads_add_pad @ 45 NONAME
	gst_collect_pads_add_pad_full @ 46 NONAME
	gst_collect_pads_available @ 47 NONAME
	gst_collect_pads_collect @ 48 NONAME
	gst_collect_pads_collect_range @ 49 NONAME
	gst_collect_pads_flush @ 50 NONAME
	gst_collect_pads_get_type @ 51 NONAME
	gst_collect_pads_is_active @ 52 NONAME
	gst_collect_pads_new @ 53 NONAME
	gst_collect_pads_peek @ 54 NONAME
	gst_collect_pads_pop @ 55 NONAME
	gst_collect_pads_read @ 56 NONAME
	gst_collect_pads_read_buffer @ 57 NONAME
	gst_collect_pads_remove_pad @ 58 NONAME
	gst_collect_pads_set_flushing @ 59 NONAME
	gst_collect_pads_set_function @ 60 NONAME
	gst_collect_pads_start @ 61 NONAME
	gst_collect_pads_stop @ 62 NONAME
	gst_collect_pads_take_buffer @ 63 NONAME
	gst_data_queue_drop_head @ 64 NONAME
	gst_data_queue_flush @ 65 NONAME
	gst_data_queue_get_level @ 66 NONAME
	gst_data_queue_get_type @ 67 NONAME
	gst_data_queue_is_empty @ 68 NONAME
	gst_data_queue_is_full @ 69 NONAME
	gst_data_queue_limits_changed @ 70 NONAME
	gst_data_queue_new @ 71 NONAME
	gst_data_queue_pop @ 72 NONAME
	gst_data_queue_push @ 73 NONAME
	gst_data_queue_set_flushing @ 74 NONAME
	gst_push_src_get_type @ 75 NONAME
	gst_type_find_helper @ 76 NONAME
	gst_type_find_helper_for_buffer @ 77 NONAME
	gst_type_find_helper_get_range @ 78 NONAME

