EXPORTS
	_Z16CreateTestSuiteLv @ 1 NONAME
	_ZTI12CRuntimeTest @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI16CContentObserver @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV12CRuntimeTest @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV16CContentObserver @ 5 NONAME ; #<VT>#

