
diff -r 2e2a89493e2b -r 48dd0f169f0d imagehandling_plat/thumbnailmanager_api/tsrc/eabi/ThumbnailManagerTestu.def
--- a/imagehandling_plat/thumbnailmanager_api/tsrc/eabi/ThumbnailManagerTestu.def	Fri Sep 03 10:29:37 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-	_ZTI16CThumbnailCenRep @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV16CThumbnailCenRep @ 3 NONAME ; #<VT>#
-




