
diff -r 3f9a9ca46190 -r 83a66d423d78 fepstub/UiPlugins/AknFepUiInterface/eabi/aknfepuiinterfaceu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/fepstub/UiPlugins/AknFepUiInterface/eabi/aknfepuiinterfaceu.def	Thu Jul 22 16:37:15 2010 +0100
@@ -0,0 +1,18 @@
+EXPORTS
+	_ZN16CAknFepIndicator11SetCopyModeEi @ 1 NONAME
+	_ZN16CAknFepIndicatorD0Ev @ 2 NONAME
+	_ZN16CAknFepIndicatorD1Ev @ 3 NONAME
+	_ZN16CAknFepIndicatorD2Ev @ 4 NONAME
+	_ZN18CAknFepUIInterface4NewLEv @ 5 NONAME
+	_ZN18CAknFepUIInterfaceD0Ev @ 6 NONAME
+	_ZN18CAknFepUIInterfaceD1Ev @ 7 NONAME
+	_ZN18CAknFepUIInterfaceD2Ev @ 8 NONAME
+	_ZN30MAknFepUiInterfaceMenuObserver15DynInitMenuBarLEiP25CAknFepUiInterfaceMenuBar @ 9 NONAME
+	_ZN30MAknFepUiInterfaceMenuObserver16DynInitMenuPaneLEiP26CAknFepUiInterfaceMenuPane @ 10 NONAME
+	_ZTI16CAknFepIndicator @ 11 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CAknFepUIInterface @ 12 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI30MAknFepUiInterfaceMenuObserver @ 13 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV16CAknFepIndicator @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CAknFepUIInterface @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV30MAknFepUiInterfaceMenuObserver @ 16 NONAME ; #<VT>#
+




