EXPORTS
	_ZN16CAknFepIndicator11SetCopyModeEi @ 1 NONAME
	_ZN16CAknFepIndicatorD0Ev @ 2 NONAME
	_ZN16CAknFepIndicatorD1Ev @ 3 NONAME
	_ZN16CAknFepIndicatorD2Ev @ 4 NONAME
	_ZN18CAknFepUIInterface4NewLEv @ 5 NONAME
	_ZN18CAknFepUIInterfaceD0Ev @ 6 NONAME
	_ZN18CAknFepUIInterfaceD1Ev @ 7 NONAME
	_ZN18CAknFepUIInterfaceD2Ev @ 8 NONAME
	_ZN30MAknFepUiInterfaceMenuObserver15DynInitMenuBarLEiP25CAknFepUiInterfaceMenuBar @ 9 NONAME
	_ZN30MAknFepUiInterfaceMenuObserver16DynInitMenuPaneLEiP26CAknFepUiInterfaceMenuPane @ 10 NONAME
	_ZTI16CAknFepIndicator @ 11 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI18CAknFepUIInterface @ 12 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI30MAknFepUiInterfaceMenuObserver @ 13 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV16CAknFepIndicator @ 14 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV18CAknFepUIInterface @ 15 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV30MAknFepUiInterfaceMenuObserver @ 16 NONAME ; #<VT>#

