
diff -r 05bc53fe583b -r 83ca720e2b9a connectionutilities/ConnectionDialogs/ConnectionUiUtilities/EABI/ConnectionUiUtilities_ALRU.def
--- a/connectionutilities/ConnectionDialogs/ConnectionUiUtilities/EABI/ConnectionUiUtilities_ALRU.def	Tue Aug 31 15:35:44 2010 +0300
+++ b/connectionutilities/ConnectionDialogs/ConnectionUiUtilities/EABI/ConnectionUiUtilities_ALRU.def	Wed Sep 01 12:23:51 2010 +0100
@@ -43,7 +43,7 @@
 	_ZN22CConnectionUiUtilities10EasyWpaDlgER14TRequestStatusP6TDes16 @ 42 NONAME
 	_ZN22CConnectionUiUtilities17SearchWLANNetworkER5TBuf8ILi32EER19TWlanConnectionModeR35TWlanConnectionExtentedSecurityMode @ 43 NONAME
 	_ZN22CConnectionUiUtilities22SearchWLANNetworkAsyncER14TRequestStatusR5TBuf8ILi32EER19TWlanConnectionModeR35TWlanConnectionExtentedSecurityMode @ 44 NONAME
-	_ZN22CConnectionUiUtilities21WlanPowerSaveTestNoteERiR14TRequestStatus @ 45 NONAME
-	_ZN22CConnectionUiUtilities27CancelWlanPowerSaveTestNoteEv @ 46 NONAME
+	_ZN22CConnectionUiUtilities21WlanPowerSaveTestNoteERiR14TRequestStatus @ 45 NONAME ABSENT
+	_ZN22CConnectionUiUtilities27CancelWlanPowerSaveTestNoteEv @ 46 NONAME ABSENT
 	_ZN22CConnectionUiUtilities11EasyWapiDlgEP6TDes16 @ 47 NONAME
 




