
diff -r 05bc53fe583b -r 83ca720e2b9a keepalive/flextimer/test/testflextimer/bmarm/testflextimeru.def
--- a/keepalive/flextimer/test/testflextimer/bmarm/testflextimeru.def	Tue Aug 31 15:35:44 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,4 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
-	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
-




