
diff -r 84c6623982f6 -r ed07dcc72692 connectionmonitoring/connmon/connectionmonitor/EABI/ConnMon_EKA2U.def
--- a/connectionmonitoring/connmon/connectionmonitor/EABI/ConnMon_EKA2U.def	Fri Sep 17 08:32:43 2010 +0300
+++ b/connectionmonitoring/connmon/connectionmonitor/EABI/ConnMon_EKA2U.def	Mon Oct 04 00:43:42 2010 +0300
@@ -161,4 +161,7 @@
 	_ZN19CConnMonWlanNetwork14SecurityModeV2Ev @ 160 NONAME
 	_ZN19CConnMonWlanNetwork25IsProtectedSetupSupportedEv @ 161 NONAME
 	_ZN19CConnMonWlanNetwork4NewLERK4TBufILi32EEjjjjjRK5TBuf8ILi6EERK7TDesC16 @ 162 NONAME
+	_ZN15TConnMonIapInfoC1ERKS_ @ 163 NONAME
+	_ZN15TConnMonIapInfoC2ERKS_ @ 164 NONAME
+	_ZN15TConnMonIapInfoaSERKS_ @ 165 NONAME
 




