
diff -r 2669f8761a99 -r fbd2e7cec7ef xdmprotocols/XcapProtocol/XcapCache/Client/eabi/XcapCacheClientU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/xdmprotocols/XcapProtocol/XcapCache/Client/eabi/XcapCacheClientU.DEF	Wed Sep 01 12:23:14 2010 +0100
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	_ZN10RXcapCache17FetchDocumentInfoER5TDes8RK7TDesC16RK6TDesC8R15TCacheEntryInfo @ 1 NONAME
+	_ZN10RXcapCache20FetchDocumentContentER5TDes8RK7TDesC16RK6TDesC8 @ 2 NONAME
+	_ZN10RXcapCache5FlushEv @ 3 NONAME
+	_ZN10RXcapCache5StoreERK6TDesC8RK7TDesC16S2_S2_ @ 4 NONAME
+	_ZN10RXcapCache6DeleteERK7TDesC16RK6TDesC8 @ 5 NONAME
+	_ZN10RXcapCache7ConnectEv @ 6 NONAME
+	_ZN10RXcapCache9IsCurrentERK6TDesC8RK7TDesC16S2_ @ 7 NONAME
+	_ZN10RXcapCacheC1Ev @ 8 NONAME
+	_ZN10RXcapCacheC2Ev @ 9 NONAME
+	_ZN10RXcapCacheD1Ev @ 10 NONAME
+	_ZN10RXcapCacheD2Ev @ 11 NONAME
+	_ZNK10RXcapCache7VersionEv @ 12 NONAME
+




