
diff -r 2669f8761a99 -r fbd2e7cec7ef xdmprotocols/XcapProtocol/XcapCache/Server/eabi/XcapCacheServerU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/xdmprotocols/XcapProtocol/XcapCache/Server/eabi/XcapCacheServerU.DEF	Wed Sep 01 12:23:14 2010 +0100
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	_ZN16CXcapCacheServer10WriteToLogE11TRefByValueIK6TDesC8Ez @ 1 NONAME
+	_ZN16CXcapCacheServer11StartThreadEv @ 2 NONAME
+	_ZTI16CXcapCacheServer @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV16CXcapCacheServer @ 4 NONAME ; #<VT>#
+




