
diff -r 32463a6c57b3 -r a4b9e097ca0b XDMEngine/XdmDeviceManagement/eabi/XdmDeviceManagementAdapterU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/XDMEngine/XdmDeviceManagement/eabi/XdmDeviceManagementAdapterU.DEF	Thu Sep 02 20:50:11 2010 +0300
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
+	_ZTI13CXdmDMAdapter @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13CXdmDMAdapter @ 3 NONAME ; #<VT>#
+




