
diff -r 000000000000 -r c8caa15ef882 simpleengine/siputils/EABI/simplesiputilsU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/simpleengine/siputils/EABI/simplesiputilsU.DEF	Tue Feb 02 01:05:17 2010 +0200
@@ -0,0 +1,28 @@
+EXPORTS
+	_ZN20CSimpleSipConnection12DispatchReqLER20MSimpleEngineRequest @ 1 NONAME
+	_ZN20CSimpleSipConnection12SetServiceIdEl @ 2 NONAME
+	_ZN20CSimpleSipConnection19CurrentSIPIdentityLEv @ 3 NONAME
+	_ZN20CSimpleSipConnection20SipSubscriptionStateER20MSimpleEngineRequest @ 4 NONAME
+	_ZN20CSimpleSipConnection4NewLEv @ 5 NONAME
+	_ZN20CSimpleSipConnection8SIPStateEv @ 6 NONAME
+	_ZN20CSimpleSipConnection9SIPStatusEiRi @ 7 NONAME
+	_ZN20CSimpleSipConnectionD0Ev @ 8 NONAME
+	_ZN20CSimpleSipConnectionD1Ev @ 9 NONAME
+	_ZN20CSimpleSipConnectionD2Ev @ 10 NONAME
+	_ZTI14CSimpleRequest @ 11 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CSimpleExpiryTimer @ 12 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CSimpleSettingFile @ 13 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI19CSimpleRefreshTimer @ 14 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CSimpleSipConnection @ 15 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI25CSimpleSipProfileObserver @ 16 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI28CSimpleSipConnectionObserver @ 17 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV14CSimpleRequest @ 18 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CSimpleExpiryTimer @ 19 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CSimpleSettingFile @ 20 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV19CSimpleRefreshTimer @ 21 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CSimpleSipConnection @ 22 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV25CSimpleSipProfileObserver @ 23 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV28CSimpleSipConnectionObserver @ 24 NONAME ; #<VT>#
+
+
+




