
diff -r 77cb48a03620 -r d9861ae9169c XDMEngine/XdmDeviceManagement/eabi/XdmDeviceManagementAdapterU.DEF
--- a/XDMEngine/XdmDeviceManagement/eabi/XdmDeviceManagementAdapterU.DEF	Thu Jul 01 14:09:06 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
-	_ZTI13CXdmDMAdapter @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV13CXdmDMAdapter @ 3 NONAME ; #<VT>#
-




