
diff -r 77cb48a03620 -r d9861ae9169c XDMEngine/XdmProvisioning/eabi/XdmProvisioningU.DEF
--- a/XDMEngine/XdmProvisioning/eabi/XdmProvisioningU.DEF	Thu Jul 01 14:09:06 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
-	_ZTI12CXdmProvItem @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI15CXdmProvAdapter @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV12CXdmProvItem @ 4 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV15CXdmProvAdapter @ 5 NONAME ; #<VT>#
-




