
diff -r 77cb48a03620 -r d9861ae9169c xdmprotocols/XcapProtocol/XcapCache/Client/eabi/XcapCacheClientU.DEF
--- a/xdmprotocols/XcapProtocol/XcapCache/Client/eabi/XcapCacheClientU.DEF	Thu Jul 01 14:09:06 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,14 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN10RXcapCache17FetchDocumentInfoER5TDes8RK7TDesC16RK6TDesC8R15TCacheEntryInfo @ 1 NONAME
-	_ZN10RXcapCache20FetchDocumentContentER5TDes8RK7TDesC16RK6TDesC8 @ 2 NONAME
-	_ZN10RXcapCache5FlushEv @ 3 NONAME
-	_ZN10RXcapCache5StoreERK6TDesC8RK7TDesC16S2_S2_ @ 4 NONAME
-	_ZN10RXcapCache6DeleteERK7TDesC16RK6TDesC8 @ 5 NONAME
-	_ZN10RXcapCache7ConnectEv @ 6 NONAME
-	_ZN10RXcapCache9IsCurrentERK6TDesC8RK7TDesC16S2_ @ 7 NONAME
-	_ZN10RXcapCacheC1Ev @ 8 NONAME
-	_ZN10RXcapCacheC2Ev @ 9 NONAME
-	_ZN10RXcapCacheD1Ev @ 10 NONAME
-	_ZN10RXcapCacheD2Ev @ 11 NONAME
-	_ZNK10RXcapCache7VersionEv @ 12 NONAME
-




