
diff -r 77cb48a03620 -r d9861ae9169c xdmprotocols/XcapProtocol/XcapHttpTransport/eabi/XcapHttpTransportU.DEF
--- a/xdmprotocols/XcapProtocol/XcapHttpTransport/eabi/XcapHttpTransportU.DEF	Thu Jul 01 14:09:06 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,28 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN16CXcapHttpRequest10SetHeaderLERK6TDesC8S2_ @ 1 NONAME
-	_ZN16CXcapHttpRequest12ResponseDataEv @ 2 NONAME
-	_ZN16CXcapHttpRequest13CancelRequestEv @ 3 NONAME
-	_ZN16CXcapHttpRequest14SetExpiryTimeLEP29MXcapHttpRequestTimerCallback27TTimeIntervalMicroSeconds32 @ 4 NONAME
-	_ZN16CXcapHttpRequest16DispatchRequestLER14TRequestStatus @ 5 NONAME
-	_ZN16CXcapHttpRequest17UpdateRequestUriLERK6TDesC8 @ 6 NONAME
-	_ZN16CXcapHttpRequest19ReleaseResponseDataEv @ 7 NONAME
-	_ZN16CXcapHttpRequest9ResetUriLERK7TDesC16 @ 8 NONAME
-	_ZN18CXcapHttpTransport11SetRootUriLERK7TDesC16 @ 9 NONAME
-	_ZN18CXcapHttpTransport4GetLERK7TDesC16 @ 10 NONAME
-	_ZN18CXcapHttpTransport4NewLERK7TDesC16R15MMsgConnManagerRK15TXdmCredentials @ 11 NONAME
-	_ZN18CXcapHttpTransport4PutLERK7TDesC16 @ 12 NONAME
-	_ZN18CXcapHttpTransport7DeleteLERK7TDesC16 @ 13 NONAME
-	_ZN18CXcapHttpTransport7RootUriEv @ 14 NONAME
-	_ZN21CXcapHttpContSupplier15SetRequestBodyLERK6TDesC8 @ 15 NONAME
-	_ZNK16CXcapHttpRequest11HeaderValueEN4HTTP8TStringsE @ 16 NONAME
-	_ZNK16CXcapHttpRequest11RequestUriLEv @ 17 NONAME
-	_ZNK21CXcapHttpContSupplier11RequestBodyEv @ 18 NONAME
-	_ZTI16CXcapHttpRequest @ 19 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI18CXcapHttpTransport @ 20 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI20CXcapHttpAuthManager @ 21 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI21CXcapHttpContSupplier @ 22 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV16CXcapHttpRequest @ 23 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV18CXcapHttpTransport @ 24 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV20CXcapHttpAuthManager @ 25 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV21CXcapHttpContSupplier @ 26 NONAME ; #<VT>#
-




