EXPORTS
	_ZN16CXcapCacheServer10WriteToLogE11TRefByValueIK6TDesC8Ez @ 1 NONAME
	_ZN16CXcapCacheServer11StartThreadEv @ 2 NONAME
	_ZTI16CXcapCacheServer @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV16CXcapCacheServer @ 4 NONAME ; #<VT>#

