EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI19CTestPosLmOperation @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI24CTestPosLandmarkDatabase @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV19CTestPosLmOperation @ 4 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV24CTestPosLandmarkDatabase @ 5 NONAME ; #<VT>#

