EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI28CTerminalInitiatedRunSession @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV28CTerminalInitiatedRunSession @ 3 NONAME ; #<VT>#
	_ZTI16CSessionObserver @ 4 NONAME
	_ZTV16CSessionObserver @ 5 NONAME

