
diff -r 1389872e7c51 -r 87e65c44ff3a locationmanager/ReverseGeocode/eabi/reversegeocodearm.def
--- a/locationmanager/ReverseGeocode/eabi/reversegeocodearm.def	Mon Aug 23 13:33:21 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN15CReverseGeocode4NewLER23MReverseGeocodeObserver @ 1 NONAME
-	_ZTI23CConnectionTimerHandler @ 2 NONAME
-	_ZTV23CConnectionTimerHandler @ 3 NONAME
-




