
diff -r 87e65c44ff3a -r fe894bb075c2 mds_plat/harvester_framework_api/tsrc/HarvesterDataTest/eabi/HarvesterDataTestu.def
--- a/mds_plat/harvester_framework_api/tsrc/HarvesterDataTest/eabi/HarvesterDataTestu.def	Fri Sep 03 10:57:50 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-




