
diff -r 80975da52420 -r 43d09473c595 mmserv/audioeffectsui/equalizer/eabi/EqualizerU.DEF
--- a/mmserv/audioeffectsui/equalizer/eabi/EqualizerU.DEF	Mon May 03 12:59:52 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN23CEqualizerPresetsDialog18SetAudioEqualizerLEP22CAudioEqualizerUtility @ 1 NONAME
-	_ZN23CEqualizerPresetsDialog4NewLEP22CAudioEqualizerUtilityiR34MEqualizerPresetActivationObserver @ 2 NONAME
-	_ZN23CEqualizerPresetsDialog9ExecuteLDEv @ 3 NONAME
-	_ZTI23CEqualizerPresetsDialog @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV23CEqualizerPresetsDialog @ 5 NONAME ; #<VT>#
-




